Dec 13 19100 0:22 Page �

dstfailure.txt

dstfailure.txt

 << Example of Objy crowding >>

  ** Error #4515: ooHandle(ooObj)::open(): Storage Manager: Error reading page.
                  size = 8192 page = 2696 no error (103204)

  root.exe: /home/momchil/phenix/source2/offline/packages/emc-calib/DataManager_plugins/emc
 OMPedestals.C:63: void emcOMPedestals::FromPdbCalBank(class emcCalFEM *, class PdbCalBank
 *): Assertion ‘thesize==144’ failed.’

 -------------------
 << Ohter typical errors: last lines of log file>>

  ap19.ccj> less 12404-0012.out

 Calling mDchCandidatory
 PHPointerList<T>::operator[]
         ERROR
         nItems exceeded
 ----------------------------------------

  less 11305-0027.out

 Table dRunHeader type dRunHeader
  row size = 736 max. row count = 1 current row count = 1
 Table dEventHeader type dEventHeader
  row size = 292 max. row count = 1 current row count = 1
 ----------------------------------------